LIBRARY VBDLLCOMTEST

EXETYPE WINDOWS

DESCRIPTION 'VB to Dll Communication Library (c) A.Weidinger, 1995'

STUB 'WINSTUB.EXE'

CODE    PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA    PRELOAD MOVEABLE SINGLE

HEAPSIZE  2048

EXPORTS
    WEP        		@1 RESIDENTNAME
	VBDllTestProc	@2 


